---
title: "Intake Systeem"
category: "intake-system"
group: "features"
version: "1.0.0"
releaseDate: "TBD"
status: "planned"
description: "Intake gesprekken registreren, notities maken en AI-gestuurde analyse voor diagnose ondersteuning"
---

## Overview

Het intake systeem vormt de basis voor cliëntbegeleiding in het Mini-ECD prototype. Behandelaars kunnen hier gesprekken documenteren en automatisch laten analyseren door AI.

**Kernfunctionaliteit:**
- Intake gesprekken registreren
- Gestructureerde notities maken
- AI-gestuurde samenvatting
- Probleemprofiel analyse
- Koppeling naar diagnose

---

## Binnenkort beschikbaar

Deze documentatie is nog in ontwikkeling. De volgende onderwerpen worden toegevoegd:

**Intake Formulier:**
- Gespreksnotities editor
- Gestructureerde vragen
- Type intake (eerste gesprek, telefonisch, follow-up)
- Tijdregistratie

**AI Samenvatting:**
- Automatische analyse van notities
- Kernpunten extractie
- Probleemcategorieën identificatie
- Risico-inschatting

**Intake Overzicht:**
- Chronologische geschiedenis
- Detail weergave per intake
- Slide-in panel interface
- Bewerken en verwijderen

**Probleemprofiel:**
- DSM-light categorisatie
- Ernst indicatie
- Multi-problematiek detectie
- Overgang naar diagnose

---

## Gerelateerde Documentatie

**Interface:**
- [Interface Design System](/documentatie/interface-design) - UI/UX specificaties voor intake schermen

**Features:**
- Client Management (binnenkort)
- Behandelplanning (binnenkort)
- AI Integrations (binnenkort)

**Basis:**
- [Authentication System](/documentatie/authentication) - Toegangsbeheer
